-80 -75 -70 -65 -60 -55 -50 -45 -40 -35

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Temperature (°C)

Pressure (hPa)

251 804 1402

2050

2751

3521

4371

5322

6408

7695

Height Above Surface (m)

-65 -60 -55 -50 -45 -40 -35

625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 675 Temperature (°C)

44 94 146 199 251 304 359 412 467 522

(a)

(b)