-38 -36 -34 -32 -30 -28 -26 -24

3250

3300

3350

3400

3450

3500

3550

3600

Temperature (°C)

Height (m MSL)

4400

4200

4000

3800

3600

3400

3200 -30 -28 -26 -24 -22 -32 Temperature (°C)

14 h 16 h 18 h 20 h 22 h 00 h 02 h 06 h 08 h 10 h 12 h

16 h

23 h